Bilyara 1

m Depth

40 90 140 DT us/f 0 100 200 GR gapi

8 13 18

CALS in

8 13 18

CALI in -5 0 5 PEF b/el

2 2.5 3

RHOB g/cc

-0 0 0.5

DRHO g/cc

-5 20 45 NPHI pu

0 100 200 SGR gapi

0 100 200 CGR gapi

0 100 200 GRD gapi

1 10 100 ROP m/hr

0.1 1 10 100 1k

TGAS %

0 50 100

CALC

1 10 100 1k 10k 100k PPM

CHROMATO

METH

ETHA

PROP

1 10 100

OHMM

RESISTIVITY

MSFC LLD LLS SNC